%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{VanTendeloo_etal1991} {\textquotedblleft}\textit{Electron microscopy of interfaces in new materials}{\textquotedblright}. Van Tendeloo G, Goessens C, Schryvers D, van Haverbergh J, de Veirman A, van Landuyt J s.l., page 200 (1991).

\end{thebibliography}

\end{document}

