%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Parrilla_etal2023} {\textquotedblleft}\textit{Wearable microneedle-based array patches for continuous electrochemical monitoring and drug delivery : toward a closed-loop system for methotrexate treatment}{\textquotedblright}. Parrilla M, Detamornrat U, Dom{\'\i}nguez-Robles J, Tunca S, Donnelly RF, De Wael K, ACS sensors , acssensors.3c01381 (2023).   http://doi.org/10.1021/ACSSENSORS.3C01381

\end{thebibliography}

\end{document}

