%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{vandeVijver_etal1985} van de Vijver FL, Verbueken AH, Van Grieken RE, de Broe ME, Visser WJ (1985) Laser microprobe mass analysis : a tool for evaluating histochemical staining of trace elements. 351--352

\end{thebibliography}

\end{document}

