%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Delvaux_etal2020} {\textquotedblleft}\textit{Effect of microstructure and internal stress on hydrogen absorption into Ni thin film electrodes during alkaline water electrolysis}{\textquotedblright}. Delvaux A, Lumbeeck G, Idrissi H, Proost J, Electrochimica Acta \textbf{340}, 135970 (2020).   http://doi.org/10.1016/J.ELECTACTA.2020.135970

\end{thebibliography}

\end{document}

