%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Moro_etal2020} {\textquotedblleft}\textit{Covalent immobilization of delipidated human serum albumin on poly(pyrrole-2-carboxylic) acid film for the impedimetric detection of perfluorooctanoic acid}{\textquotedblright}. Moro G, Bottari F, Liberi S, Covaceuszach S, Cassetta A, Angelini A, De Wael K, Moretto LM, Bioelectrochemistry \textbf{134}, 107540 (2020).   http://doi.org/10.1016/J.BIOELECHEM.2020.107540

\end{thebibliography}

\end{document}

