%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Rodal-Cedeira_etal2016} {\textquotedblleft}\textit{Plasmonic Au@Pd Nanorods with Boosted Refractive Index Susceptibility and SERS Efficiency: A Multifunctional Platform for Hydrogen Sensing and Monitoring of Catalytic Reactions}{\textquotedblright}. Rodal-Cedeira S, Montes-Garc{\'\i}a V, Polavarapu L, Sol{\'\i}s DM, Heidari H, La Porta A, Angiola M, Martucci A, Taboada JM, Obelleiro F, Bals S, P{\'e}rez-Juste J, Pastoriza-Santos I, Chemistry of materials \textbf{28}, 9169 (2016).   http://doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b04941

\end{thebibliography}

\end{document}

