%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Koirala_etal2024} {\textquotedblleft}\textit{A multisensor hyperspectral benchmark dataset for unmixing of intimate mixtures}{\textquotedblright}. Koirala B, Rasti B, Bnoulkacem Z, de Lima Ribeiro A, Madriz Y, Herrmann E, Gestels A, De Kerf T, Lorenz S, Fuchs M, Janssens K, Steenackers G, Gloaguen R, Scheunders P, IEEE sensors journal \textbf{24}, 4694 (2024).   http://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3343552

\end{thebibliography}

\end{document}

