%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Hofer_etal2024} {\textquotedblleft}\textit{Phase offset method of ptychographic contrast reversal correction}{\textquotedblright}. Hofer C, Gao C, Chennit T, Yuan B, Pennycook TJ, Ultramicroscopy , 113922 (2024).   http://doi.org/10.1016/j.ultramic.2024.113922

\end{thebibliography}

\end{document}

