%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{deBacker_etal2015} {\textquotedblleft}\textit{Dose limited reliability of quantitative annular dark field scanning transmission electron microscopy for nano-particle atom-counting}{\textquotedblright}. de Backer A, Martinez GT, MacArthur KE, Jones L, B{\'e}ch{\'e} A, Nellist PD, Van Aert S, Ultramicroscopy \textbf{151}, 56 (2015).   http://doi.org/10.1016/j.ultramic.2014.11.028

\end{thebibliography}

\end{document}

