%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{denDekker_etal2001} {\textquotedblleft}\textit{Does a monochromator improve the precision in quantitative HRTEM?}{\textquotedblright}.den Dekker AJ, Van Aert S, van Dyck D, van den Bos A, Geuens P, Ultramicroscopy \textbf{89}, 275 (2001).   http://doi.org/10.1016/S0304-3991(01)00089-4

\end{thebibliography}

\end{document}

