%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Chen_etal2022} {\textquotedblleft}\textit{Color-switchable nanosilicon fluorescent probes}{\textquotedblright}. Chen H, Xu J, Wang Y, Wang D, Ferrer-Espada R, Wang Y, Zhou J, Pedrazo-Tardajos A, Yang M, Tan J-H, Yang X, Zhang L, Sychugov I, Chen S, Bals S, Paulsson J, Yang Z, ACS nano \textbf{16}, 15450 (2022).   http://doi.org/10.1021/ACSNANO.2C07443

\end{thebibliography}

\end{document}

