%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Razdobarin_etal2011} {\textquotedblleft}\textit{Diagnostic mirrors with transparent protection layer for ITER}{\textquotedblright}.  Razdobarin AG, Mukhin EE, Semenov VV, Tolstyakov SY, Kochergin MM, Kurskiev GS, Podushnikova KA, Kirilenko DA, Sitnikova AA, Konovalov VG, Solodovchenko SI, Nekhaieva OM, Skorik OA, Bondarenko VN, Voitsenya VS;, Fusion engineering and design \textbf{86}, 1341 (2011).   http://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2011.02.052

\end{thebibliography}

\end{document}

