%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Autrique_etal2008} {\textquotedblleft}\textit{Design analysis of a laser ablation cell for inductively coupled plasma mass spectrometry by numerical simulation}{\textquotedblright}. Autrique D, Bogaerts A, Lindner H, Garcia CC, Niemax K, Spectrochimica acta: part B : atomic spectroscopy \textbf{63}, 257 (2008).   http://doi.org/10.1016/j.sab.2007.11.032

\end{thebibliography}

\end{document}

