%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Tunca_etal2020} {\textquotedblleft}\textit{Compatibility of Zr$_{2}$AlC MAX phase-based ceramics with oxygen-poor, static liquid lead-bismuth eutectic}{\textquotedblright}. Tunca B, Lapauw T, Callaert C, Hadermann J, Delville R, Caspi E{\textquoteright}ad N, Dahlqvist M, Rosen J, Marshal A, Pradeep KG, Schneider JM, Vleugels J, Lambrinou K, Corrosion Science \textbf{171}, 108704 (2020).   http://doi.org/10.1016/J.CORSCI.2020.108704

\end{thebibliography}

\end{document}

