%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Uytdenhouwen_etal2021} {\textquotedblleft}\textit{How gas flow design can influence the performance of a DBD plasma reactor for dry reforming of methane}{\textquotedblright}. Uytdenhouwen Y, Hereijgers J, Breugelmans T, Cool P, Bogaerts A, Chemical Engineering Journal \textbf{405}, 126618 (2021).   http://doi.org/10.1016/j.cej.2020.126618

\end{thebibliography}

\end{document}

