%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Deveirman_etal1991} {\textquotedblleft}\textit{Defects in high-dose oxygen implanted silicon : a TEM study}{\textquotedblright}. Deveirman A, van Landuyt J, Vanhellemont J, Maes HE, Yallup K, Vacuum: the international journal and abstracting service for vacuum science and technology
T2 -- 1ST SIOMX WORKSHOP ( SEPARATION BY IMPLANTATION OF OXYGEN ) ( SWI-88 ), NOV 07-08, 1988, UNIV SURREY, GUILDFORD, ENGLAND \textbf{42}, 367 (1991).   http://doi.org/10.1016/0042-207X(91)90055-N

\end{thebibliography}

\end{document}

