%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Trashin_etal2015} {\textquotedblleft}\textit{Label-free impedance aptasensor for major peanut allergen Ara h 1}{\textquotedblright}. Trashin S, De Jong M, Breugelmans T, Pilehvar S, De Wael K, Electroanalysis \textbf{27}, 32 (2015).   http://doi.org/10.1002/ELAN.201400365

\end{thebibliography}

\end{document}

