%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{vanderSnickt_etal2012} {\textquotedblleft}\textit{Combined use of synchrotron radiation based micro-X-ray fluorescence, micro-X-ray diffraction, micro-X-ray absorption near-edge, and micro-fourier transform infrared spectroscopies for revealing an alternative degradation pathway of the pigment cadmium yellow in a painting by Van Gogh}{\textquotedblright}. van der Snickt G, Janssens K, Dik J, de Nolf W, Vanmeert F, Jaroszewicz J, Cotte M, Falkenberg G, Van der Loeff L, Analytical chemistry \textbf{84}, 10221 (2012).   http://doi.org/10.1021/AC3015627

\end{thebibliography}

\end{document}

