%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Uytdenhouwen_etal2018} {\textquotedblleft}\textit{A packed-bed DBD micro plasma reactor for CO 2  dissociation: Does size matter?}{\textquotedblright}.Uytdenhouwen Y, Van Alphen S, Michielsen I, Meynen V, Cool P, Bogaerts A, Chemical engineering journal \textbf{348}, 557 (2018).   http://doi.org/10.1016/j.cej.2018.04.210

\end{thebibliography}

\end{document}

