%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Ivanov_etal2002} {\textquotedblleft}\textit{Comparison of a one-dimensional particle-in-cell-Monte Carlo model and a one-dimensional fluid model for a CH$_{4}$/H$_{2}$ capacitively coupled radio frequency discharge}{\textquotedblright}. Ivanov V, Proshina O, Rakhimova T, Rakhimov A, Herrebout D, Bogaerts A, Journal of applied physics \textbf{91}, 6296 (2002).   http://doi.org/10.1063/1.1461895

\end{thebibliography}

\end{document}

