%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Beche_etal2013} {\textquotedblleft}\textit{Strain measurement at the nanoscale : comparison between convergent beam electron diffraction, nano-beam electron diffraction, high resolution imaging and dark field electron holography}{\textquotedblright}. B{\'e}ch{\'e} A, Rouviere JL, Barnes JP, Cooper D, Ultramicroscopy \textbf{131}, 10 (2013).   http://doi.org/10.1016/j.ultramic.2013.03.014

\end{thebibliography}

\end{document}

