%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{VanAert_etal2002} {\textquotedblleft}\textit{Optimal experimental design of STEM measurement of atom column positions}{\textquotedblright}. Van Aert S, den Dekker AJ, van Dyck D, van den Bos A, Ultramicroscopy \textbf{90}, 273 (2002).   http://doi.org/10.1016/S0304-3991(01)00152-8

\end{thebibliography}

\end{document}

