%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Razdobarin_etal2010} {\textquotedblleft}\textit{High reflective mirrors for in-vessel applications in ITER}{\textquotedblright}.  Razdobarin AG, Mukhin EE, Semenov VV, YuTolstyakov S, Kochergin MM, Kurskiev GS, Podushnikova KA, Kirilenko DA, Sitnikova AA, Gorodetsky АЕ, Bukhovets VL, Zalavutdinov RK, Zakharov АP, Arkhipov II, Voitsenya VS, Bondarenko VN, Konovalov VG, Ryzhkov IV;, Nuclear instruments and methods in physics research : A: accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment \textbf{623}, 809 (2010).   http://doi.org/10.1016/j.nima.2010.04.047

\end{thebibliography}

\end{document}

