%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Milosevic_etal2007} {\textquotedblleft}\textit{Fluxonic cellular automata}{\textquotedblright}. Milo{\v s}evi{\'c} MV, Berdiyorov GR, Peeters FM, Applied physics letters \textbf{91}, 212501 (2007).   http://doi.org/10.1063/1.2813047

\end{thebibliography}

\end{document}

